EXPORTS
	NewL__13CVSControllerP21MVSControllerObserver @ 1 NONAME R3UNUSED ; CVSController::NewL(MVSControllerObserver *)
	SwitchDataProviderL__16CVSDataSourceImpP15CVSDataProvider @ 2 NONAME R3UNUSED ; CVSDataSourceImp::SwitchDataProviderL(CVSDataProvider *)

