
diff -r 5e7d68cc22e0 -r 0818dd463d41 sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF
--- a/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Thu Jul 15 18:49:38 2010 +0300
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Thu Aug 19 10:05:08 2010 +0300
@@ -23,4 +23,5 @@
 	_ZTV19COomMonitorPluginV2 @ 22 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN18ROomMonitorSession18RequestOptionalRamEiiiR14TRequestStatus @ 23 NONAME
 	_ZN18ROomMonitorSession14SetOomPriorityENS_12TOomPriorityE @ 24 NONAME
+	_ZNK17COomMonitorPlugin5AppIdEv @ 25 NONAME
 




