
diff -r 000000000000 -r 2e3d3ce01487 startupservices/startupanimation/sanimengine/eabi/sanimengineu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/startupservices/startupanimation/sanimengine/eabi/sanimengineu.def	Tue Feb 02 10:12:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN10SAnimPanic5PanicENS_10TPanicCodeERK6TDesC8i @ 1 NONAME
+	_ZN12CSAnimEngine4NewLER3RFsR14MSAnimObserver @ 2 NONAME
+	_ZN12CSAnimPlugin16SetClientRequestER14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN12CSAnimPlugin21CompleteClientRequestEi @ 4 NONAME
+	_ZN17CSAnimImagePlugin14SetDisplayModeE12TDisplayMode @ 5 NONAME
+	_ZN17CSAnimImagePlugin13SetFrameDelayERK27TTimeIntervalMicroSeconds32 @ 6 NONAME
+	_ZN17CSAnimImagePlugin7SetSizeERK5TSize @ 7 NONAME
+	_ZN17CSAnimImagePluginC2EPv @ 8 NONAME
+	_ZN16CSAnimTonePlugin9SetVolumeEi @ 9 NONAME
+	_ZN16CSAnimTonePlugin13SetVolumeRampERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 10 NONAME
+	_ZN16CSAnimTonePluginC2Ev @ 11 NONAME
+	_ZN12CSAnimPlugin14SetRepeatCountEi @ 12 NONAME
+	_ZN17CSAnimImagePlugin17SetScalingEnabledEi @ 13 NONAME




