EXPORTS
	_Z12GateFunctionv @ 1 NONAME
	_ZTI13CTCON2Library @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI6CTCON2 @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CTCON2Library @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV6CTCON2 @ 5 NONAME ; #<VT>#

