EXPORTS
	_Z12GateFunctionv @ 1 NONAME
	_ZTI16CTestConverterV2 @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CTestConverterV2Library @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CTestConverterV2 @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CTestConverterV2Library @ 5 NONAME ; #<VT>#

