EXPORTS
	_Z12GateFunctionv @ 1 NONAME
	_ZTI20CTestConverterBadUid @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI27CTestConverterBadUidLibrary @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV20CTestConverterBadUid @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV27CTestConverterBadUidLibrary @ 5 NONAME ; #<VT>#

