EXPORTS
	_Z12GateFunctionv @ 1 NONAME
	_ZTI13CTcon1Library @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI6CTcon1 @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CTcon1Library @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV6CTcon1 @ 5 NONAME ; #<VT>#

