
diff -r e3cdd00b5ae3 -r 27fe719c32e6 camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Eabi/STIFAFSQTestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Eabi/STIFAFSQTestu.def	Wed Sep 01 12:23:23 2010 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
+	_ZTI10CTestSuite @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI19CAFSQTestAsynchSaveE @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CAssertFailure @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CAFSQTestAsynchSave @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CTestCase @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CTestSuite @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI19CAFSQTestAsynchSaveE @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CAssertFailure @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CAFSQTestAsynchSave @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CTestCase @ 12 NONAME ; #<VT>#
+




