
diff -r 18fa9327a158 -r e3cdd00b5ae3 camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Bwinscw/STIFAFSQTestu.def
--- a/camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Bwinscw/STIFAFSQTestu.def	Thu Aug 19 10:05:54 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?LibEntryL@@YAPAVCTestModule@@XZ @ 1 NONAME ; class CTestModule * LibEntryL(void)
-	?SetRequirements@@YAHAAPAVCTestModuleParam@@AAK@Z @ 2 NONAME ; int SetRequirements(class CTestModuleParam * &, unsigned long &)
-




