
diff -r 18fa9327a158 -r e3cdd00b5ae3 camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Eabi/STIFAFSQTestu.def
--- a/camerasrv_plat/asynchronous_file_saving_queue_api/tsrc/Eabi/STIFAFSQTestu.def	Thu Aug 19 10:05:54 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
-	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
-	_ZTI10CTestSuite @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI11CTestCallerI19CAFSQTestAsynchSaveE @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CAssertFailure @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI19CAFSQTestAsynchSave @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI9CTestCase @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV10CTestSuite @ 8 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV11CTestCallerI19CAFSQTestAsynchSaveE @ 9 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CAssertFailure @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV19CAFSQTestAsynchSave @ 11 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV9CTestCase @ 12 NONAME ; #<VT>#
-




