
diff -r 000000000000 -r 2f259fa3e83a commonuisupport/uikon/test/EABI/messageservU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/commonuisupport/uikon/test/EABI/messageservU.def	Tue Feb 02 01:00:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_ZN12RMessageServ13SetFromStringERK7TDesC16PKhi @ 1 NONAME
+	_ZN12RMessageServ18SetErrorFromStringERK7TDesC16PKhii @ 2 NONAME
+	_ZN12RMessageServ4StopEv @ 3 NONAME
+	_ZN12RMessageServ7ConnectEv @ 4 NONAME
+	_ZN12RMessageServC1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN12RMessageServC2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN14CMessageActive4NewLEv @ 7 NONAME
+	_ZN14CMessageActiveD0Ev @ 8 NONAME
+	_ZN14CMessageActiveD1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN14CMessageActiveD2Ev @ 10 NONAME
+	_ZN18CMessageServServer14ThreadFunctionEPv @ 11 NONAME
+	_ZTI14CMessageActive @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CMessageServServer @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CMessageServSession @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CMessageActive @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CMessageServServer @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CMessageServSession @ 17 NONAME ; #<VT>#
+




