
diff -r 000000000000 -r 2f259fa3e83a uifw/EikStd/EABI/EikalertU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/uifw/EikStd/EABI/EikalertU.DEF	Tue Feb 02 01:00:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN16CEikAlarmControl10ConstructLEv @ 1 NONAME
+	_ZN16CEikAlarmControlC1EP24CEikAlmControlSupervisorP17CEikServAppUiBase @ 2 NONAME
+	_ZN16CEikAlarmControlC2EP24CEikAlmControlSupervisorP17CEikServAppUiBase @ 3 NONAME
+	_ZN16CEikAlarmControlD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN16CEikAlarmControlD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN16CEikAlarmControlD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZTI16CEikAlarmControl @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CEikAlarmControl @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




