
diff -r fcdfafb36fe7 -r aecbbf00d063 classicui_plat/grids_api/tsrc/eabi/testsdkgridsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/classicui_plat/grids_api/tsrc/eabi/testsdkgridsu.def	Tue Aug 31 15:28:30 2010 +0300
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI11CAknGridExt @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTestSDKGridsView @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CStifScrollBarObserver @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CTestSDKGridsContainer @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CAknGridExt @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTestSDKGridsView @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CStifScrollBarObserver @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CTestSDKGridsContainer @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




