
diff -r 000000000000 -r 2f259fa3e83a commonuisupport/uikon/test/EABI/tloaddllv2U.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/commonuisupport/uikon/test/EABI/tloaddllv2U.def	Tue Feb 02 01:00:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZN20CTestEikonDllLoading4NewLEv @ 2 NONAME
+	_ZN24CTestEikonEComDllLoading4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZTI20CTestEikonDllLoading @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CTestEikDllLoadedLabel @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CTestEikonEComDllLoading @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV20CTestEikonDllLoading @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CTestEikDllLoadedLabel @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CTestEikonEComDllLoading @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




