EXPORTS
	_ZN13CFindUtilBase5CloseEv @ 1 NONAME
	_ZN13CFindUtilBase5OpenLEv @ 2 NONAME
	_ZN9CFindUtil4NewLEv @ 3 NONAME
	_ZN9CFindUtilD0Ev @ 4 NONAME
	_ZN9CFindUtilD1Ev @ 5 NONAME
	_ZN9CFindUtilD2Ev @ 6 NONAME
	_ZTI13CFindUtilBase @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CFindUtilBase @ 8 NONAME ; #<VT>#

