EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI14CButtonControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CTestCmdBtBase @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CTestButtonBase @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV14CButtonControl @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CTestCmdBtBase @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CTestButtonBase @ 7 NONAME ; #<VT>#

