EXPORTS
	?NewL@CEikServBackupServer@@SAPAV1@XZ @ 1 NONAME ; public: static class CEikServBackupServer * __cdecl CEikServBackupServer::NewL(void)
	?KUIKONBackupCloseAllFilesTimeout@@3HB @ 2 NONAME ; int const KUIKONBackupCloseAllFilesTimeout

