EXPORTS
	_ZN22CEikServShutdownServer4NewLEv @ 1 NONAME
	_ZTI22CEikServShutdownServer @ 2 NONAME ABSENT ; #<TI>#
	_ZTV22CEikServShutdownServer @ 3 NONAME ABSENT ; #<VT>#

