; dlltool --output-def ../../EPOC32/BUILD/AVKON/MARMD/UREL/AKNINITU.def ../../EPOC32/BUILD/AVKON/MARMD/UREL/AKNINIT.in
EXPORTS
	NewL__18CAknDllInitializer @ 1 NONAME R3UNUSED ; CAknDllInitializer::NewL(void)

