EXPORTS
	NotifierArray__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; NotifierArray(void)	
	NewLC__20CAknMemoryCardDialogP28MAknMemoryCardDialogObserver @ 2 NONAME R3UNUSED ; CAknMemoryCardDialog::NewLC(MAknMemoryCardDialogObserver *)
	UnlockCardLD__20CAknMemoryCardDialogi @ 3 NONAME R3UNUSED ; CAknMemoryCardDialog::UnlockCardLD(int)
	SetSelfPointer__20CAknMemoryCardDialogPP20CAknMemoryCardDialog @ 4 NONAME R3UNUSED ; CAknMemoryCardDialog::SetSelfPointer(CAknMemoryCardDialog **)

