
diff -r 000000000000 -r 95b198f216e5 omadrm/drmplugins/drmudtmodule/eabi/DrmUdtModuleU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omadrm/drmplugins/drmudtmodule/eabi/DrmUdtModuleU.DEF	Thu Dec 17 08:52:27 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN14CDrmUdtHandler15SetPreferredIapEm @ 1 NONAME
+	_ZN14CDrmUdtHandler19DoUserDataTransferLERK6TDesC8S2_P15MDrmUdtObserverR14TRequestStatus @ 2 NONAME
+	_ZN14CDrmUdtHandler4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZTI11CDrmUdtConn @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CDrmUdtHandler @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CDrmUdtConn @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CDrmUdtHandler @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




