
diff -r 8ee96d21d9bf -r 7e0eff37aedb profilesservices/FileList/tsrc/public/basic/eabi/T_CFLDFileListu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/profilesservices/FileList/tsrc/public/basic/eabi/T_CFLDFileListu.def	Wed Sep 01 12:20:44 2010 +0100
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
+	_ZTI16T_CFLDController @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI23T_CFLDFileListContainer @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16T_CFLDController @ 4 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV23T_CFLDFileListContainer @ 5 NONAME ; #<VT>#
+




