
diff -r 8bda91a87a00 -r 8ee96d21d9bf gsprofilesrv_plat/settings_plugin_api/tsrc/SettingsPluginApiTest/eabi/SettingsPluginApiTestu.def
--- a/gsprofilesrv_plat/settings_plugin_api/tsrc/SettingsPluginApiTest/eabi/SettingsPluginApiTestu.def	Thu Aug 19 10:12:30 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI13CTestGSPlugin @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CTestGSPlugin @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




