
diff -r 8bda91a87a00 -r 8ee96d21d9bf gssettingsuis/Gs/EABI/BackgroundImageU.DEF
--- a/gssettingsuis/Gs/EABI/BackgroundImageU.DEF	Thu Aug 19 10:12:30 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,18 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN18CGSBackgroundImage12DeleteImageLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage13GetPlnsStatusEv @ 2 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage16BackgroundImageLEv @ 3 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage19SetBackgroundImageLEi @ 4 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage20SetVTStillImagePathLERK7TDesC16R21CGSAsyncImageHandling @ 5 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage20SetWelcomeNoteImageLERK7TDesC16R21CGSAsyncImageHandling @ 6 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage23SetBackgroundImagePathLERK7TDesC16 @ 7 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage23SetBackgroundImagePathLERK7TDesC16R6TDes16 @ 8 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage23SetBackgroundImagePathLERK7TDesC16R6TDes1616TGSWallpaperType @ 9 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage29IsPersonalisationApplicationLEv @ 10 NONAME
-	_ZN18CGSBackgroundImage4NewLEv @ 11 NONAME
-	_ZN21CGSAsyncImageHandling4NewLER3RFsP29MGSAsyncImageHandlingObserverRK7TDesC16 @ 12 NONAME
-	_ZTI18CGSBackgroundImage @ 13 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI21CGSAsyncImageHandling @ 14 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV18CGSBackgroundImage @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV21CGSAsyncImageHandling @ 16 NONAME ; #<VT>#
-




