
diff -r 8bda91a87a00 -r 8ee96d21d9bf gssettingsuis/Gs/tsrc/public/basic/EABI/T_GSListBoxu.def
--- a/gssettingsuis/Gs/tsrc/public/basic/EABI/T_GSListBoxu.def	Thu Aug 19 10:12:30 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
-




