
diff -r 8bda91a87a00 -r 8ee96d21d9bf profilesservices/FileList/tsrc/public/basic/eabi/T_CFLDFileListu.def
--- a/profilesservices/FileList/tsrc/public/basic/eabi/T_CFLDFileListu.def	Thu Aug 19 10:12:30 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
-	_ZTI16T_CFLDController @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI23T_CFLDFileListContainer @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV16T_CFLDController @ 4 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV23T_CFLDFileListContainer @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




