
diff -r 000000000000 -r 307788aac0a8 realtimenetprots/sipfw/SampleApp/socketengine/EABI/SIPExSocketEngineU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/realtimenetprots/sipfw/SampleApp/socketengine/EABI/SIPExSocketEngineU.DEF	Tue Feb 02 01:03:15 2010 +0200
@@ -0,0 +1,20 @@
+EXPORTS
+	_ZN18CSIPExSocketEngine15StartListeningLEm @ 1 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine4NewLER26MSIPExSocketEngineObserver @ 2 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine4ReadEv @ 3 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine4StopEv @ 4 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine5NewLCER26MSIPExSocketEngineObserver @ 5 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine5WriteERK6TDesC8 @ 6 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngine8ConnectLEmRK9TInetAddr @ 7 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngineD0Ev @ 8 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngineD1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN18CSIPExSocketEngineD2Ev @ 10 NONAME
+	_ZTI18CSIPExSocketEngine @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSIPExSocketReader @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSIPExSocketWriter @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSIPExTimeOutTimer @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV18CSIPExSocketEngine @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSIPExSocketReader @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSIPExSocketWriter @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSIPExTimeOutTimer @ 18 NONAME ; #<VT>#
+




