
diff -r 000000000000 -r 5a93021fdf25 bearermanagement/mpm/eabi/mpmdefaultconnectionu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/bearermanagement/mpm/eabi/mpmdefaultconnectionu.def	Thu Dec 17 08:55:21 2009 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_ZN21RMPMDefaultConnection13SetDefaultIAPEi @ 1 NONAME
+	_ZN21RMPMDefaultConnection15ClearDefaultIAPEv @ 2 NONAME
+	_ZN21RMPMDefaultConnection5CloseEv @ 3 NONAME
+	_ZN21RMPMDefaultConnection7ConnectEv @ 4 NONAME
+	_ZNK21RMPMDefaultConnection7VersionEv @ 5 NONAME
+




