EXPORTS
	_ZN21RMPMDefaultConnection13SetDefaultIAPEi @ 1 NONAME
	_ZN21RMPMDefaultConnection15ClearDefaultIAPEv @ 2 NONAME
	_ZN21RMPMDefaultConnection5CloseEv @ 3 NONAME
	_ZN21RMPMDefaultConnection7ConnectEv @ 4 NONAME
	_ZNK21RMPMDefaultConnection7VersionEv @ 5 NONAME

