
diff -r 2580314736af -r 2669f8761a99 xdmprotocols/XcapProtocol/XcapUtils/eabi/XcapUtilsU.DEF
--- a/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapUtils/eabi/XcapUtilsU.DEF	Thu Aug 19 10:19:02 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN13CXcapEarlyIms15RequestSimDataLEP16MXcapEarlyImsObs @ 1 NONAME
-	_ZN13CXcapEarlyIms4NewLEv @ 2 NONAME
-	_ZN13CXcapEarlyIms9PublicIDLEv @ 3 NONAME
-	_ZN15XcapStaticUtils16CheckFileExistsLER3RFsRK7TDesC16 @ 4 NONAME
-	_ZN15XcapStaticUtils18GenerateFileNameLCER3RFsRK7TDesC16S4_ @ 5 NONAME
-	_ZTI13CXcapEarlyIms @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CXcapEarlyIms @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




