
diff -r 000000000000 -r c8caa15ef882 XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF	Tue Feb 02 01:05:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZTI13CXdmDMAdapter @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CXdmDMAdapter @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




