
diff -r 000000000000 -r c8caa15ef882 xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Server/eabi/XcapCacheServerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Server/eabi/XcapCacheServerU.DEF	Tue Feb 02 01:05:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	_ZN16CXcapCacheServer10WriteToLogE11TRefByValueIK6TDesC8Ez @ 1 NONAME
+	_ZN16CXcapCacheServer11StartThreadEv @ 2 NONAME
+	_ZTI16CXcapCacheServer @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CXcapCacheServer @ 4 NONAME ; #<VT>#
+




