
diff -r 000000000000 -r c53acadfccc6 harvester/monitorplugins/monitorplugininterface/bwincw/monitorplugininterfacewinscw.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/harvester/monitorplugins/monitorplugininterface/bwincw/monitorplugininterfacewinscw.def	Mon Jan 18 20:34:07 2010 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	??1CMonitorPlugin@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CMonitorPlugin::~CMonitorPlugin(void)
+	?ListImplementationsL@CMonitorPlugin@@SAXAAV?$RPointerArray@VCImplementationInformation@@@@@Z @ 2 NONAME ; void CMonitorPlugin::ListImplementationsL(class RPointerArray<class CImplementationInformation> &)
+	?NewL@CMonitorPlugin@@SAPAV1@ABVTUid@@@Z @ 3 NONAME ; class CMonitorPlugin * CMonitorPlugin::NewL(class TUid const &)
+




