
diff -r 000000000000 -r c53acadfccc6 mds_plat/harvester_framework_api/tsrc/HarvesterPluginTest/EABI/HarvesterPluginTestU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mds_plat/harvester_framework_api/tsrc/HarvesterPluginTest/EABI/HarvesterPluginTestU.def	Mon Jan 18 20:34:07 2010 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI17CMdeObjectHandler @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV17CMdeObjectHandler @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




