
diff -r 000000000000 -r 8e480a14352b messagingfw/biomsgfw/BITS/MARMU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/messagingfw/biomsgfw/BITS/MARMU.DEF	Mon Jan 18 20:36:02 2010 +0200
@@ -0,0 +1,23 @@
+EXPORTS
+	"_._13CBioTestUtils" @ 1 NONAME ; CBioTestUtils::~CBioTestUtils(void)
+	CreateBIOEntryL__13CBioTestUtilsR7TDesC1615TBIOMessageType @ 2 NONAME ; CBioTestUtils::CreateBIOEntryL(TDesC16 &, TBIOMessageType)
+	CreateBioServerMtmRegL__13CBioTestUtils @ 3 NONAME ; CBioTestUtils::CreateBioServerMtmRegL(void)
+	CreateParserL__13CBioTestUtilsl @ 4 NONAME ; CBioTestUtils::CreateParserL(long)
+	CreateParserTypeL__13CBioTestUtilsl @ 5 NONAME ; CBioTestUtils::CreateParserTypeL(long)
+	EmptyInboxMessagesL__13CBioTestUtils @ 6 NONAME ; CBioTestUtils::EmptyInboxMessagesL(void)
+	GenerateMessagesL__13CBioTestUtils @ 7 NONAME ; CBioTestUtils::GenerateMessagesL(void)
+	GenerateMessagesL__13CBioTestUtilsRC7TDesC16i @ 8 NONAME ; CBioTestUtils::GenerateMessagesL(TDesC16 const &, int)
+	LogCurrentMessageTypeL__13CBioTestUtilsl @ 9 NONAME ; CBioTestUtils::LogCurrentMessageType(long)
+	LogExtractedFieldsL__13CBioTestUtilsl @ 10 NONAME ; CBioTestUtils::LogExtractedFieldsL(long)
+	MessageBodyL__13CBioTestUtilsl @ 11 NONAME ; CBioTestUtils::MessageBodyL(long)
+	NewLC__13CBioTestUtilsR5RTest @ 12 NONAME ; CBioTestUtils::NewLC(RTest &)
+	NewLC__13CBioTestUtilsR5RTesti @ 13 NONAME ; CBioTestUtils::NewLC(RTest &, int)
+	NewL__13CBioTestUtilsR5RTest @ 14 NONAME ; CBioTestUtils::NewL(RTest &)
+	NewL__13CBioTestUtilsR5RTesti @ 15 NONAME ; CBioTestUtils::NewL(RTest &, int)
+	ParsedFieldArray__13CBioTestUtils @ 16 NONAME ; CBioTestUtils::ParsedFieldArray(void)
+	SetBIOServiceIdL__13CBioTestUtils @ 17 NONAME ; CBioTestUtils::SetBIOServiceIdL(void)
+	SetSessionPath__13CBioTestUtilsRC7TDesC16 @ 18 NONAME ; CBioTestUtils::SetSessionPath(TDesC16 const &)
+	CreateBIOEntryFromFileL__13CBioTestUtilsRC7TDesC1615TBIOMessageType @ 19 NONAME ; CBioTestUtils::CreateBIOEntryFromFileL(TDesC16 const &, TBIOMessageType)
+	DoAppendVariantName__13CBioTestUtilsR6TDes16 @ 20 NONAME R3UNUSED ; CBioTestUtils::DoAppendVariantName(TDes16 &)
+	SetMessageType__13CBioTestUtilsRC7TDesC16 @ 21 NONAME R3UNUSED ; CBioTestUtils::SetMessageType(TDesC16 const &)
+




