
diff -r 095bea5f582e -r 0ac9a5310753 mmserv/audioeffectsui/equalizer/eabi/EqualizerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmserv/audioeffectsui/equalizer/eabi/EqualizerU.DEF	Wed Sep 01 12:23:00 2010 +0100
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_ZN23CEqualizerPresetsDialog18SetAudioEqualizerLEP22CAudioEqualizerUtility @ 1 NONAME
+	_ZN23CEqualizerPresetsDialog4NewLEP22CAudioEqualizerUtilityiR34MEqualizerPresetActivationObserver @ 2 NONAME
+	_ZN23CEqualizerPresetsDialog9ExecuteLDEv @ 3 NONAME
+	_ZTI23CEqualizerPresetsDialog @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV23CEqualizerPresetsDialog @ 5 NONAME ; #<VT>#
+




