
diff -r 000000000000 -r ff3b6d0fd310 convergedcallengine/callprovider/eabi/callprovideru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/convergedcallengine/callprovider/eabi/callprovideru.def	Tue Feb 02 01:11:09 2010 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_ZN18CCCPCallParameters10ConstructLEv @ 1 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParameters11SetCallTypeEN7CCPCall9TCallTypeE @ 2 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParameters12SetServiceIdEm @ 3 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParameters4NewLEv @ 4 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParametersC1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParametersC2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParametersD0Ev @ 7 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParametersD1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN18CCCPCallParametersD2Ev @ 9 NONAME
+	_ZNK18CCCPCallParameters8CallTypeEv @ 10 NONAME
+	_ZNK18CCCPCallParameters9ServiceIdEv @ 11 NONAME
+	_ZTI18CCCPCallParameters @ 12 NONAME
+	_ZTV18CCCPCallParameters @ 13 NONAME
+




