
diff -r 000000000000 -r ff3b6d0fd310 convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def	Tue Feb 02 01:11:09 2010 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN25CConvergedServiceSelector15CancelSelectionEv @ 1 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelector27GetCallingServiceByCallTypeERNS_9TSsResultENS_11TSsCallTypeEjiRK7TDesC16 @ 2 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelector4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZTI25CConvergedServiceSelector @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV25CConvergedServiceSelector @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




