
diff -r b183ec05bd8c -r 19bba8228ff0 fotaapplication/fotaserver/fmsclient/eabi/fmsclientu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/fotaapplication/fotaserver/fmsclient/eabi/fmsclientu.def	Wed Sep 01 12:27:42 2010 +0100
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN10RFMSClient16NotifyForResumeLERK21TOmaDLInterruptReasonRKiRK12TDriveNumberS4_ @ 1 NONAME
+	_ZN10RFMSClient18MonitorForBatteryLEj @ 2 NONAME
+	_ZN10RFMSClient21CancelNotifyForResumeEv @ 3 NONAME
+	_ZN10RFMSClient5CloseEv @ 4 NONAME
+	_ZN10RFMSClient5OpenLEv @ 5 NONAME
+	_ZN10RFMSClient6CancelEv @ 6 NONAME
+	_ZN10RFMSClient17IsPhoneCallActiveERi @ 7 NONAME
+	_ZN10RFMSClient25MonitorActivePhoneCallEndEii @ 8 NONAME
+




