
diff -r b183ec05bd8c -r 19bba8228ff0 omaprovisioning/provisioning/ProvisioningBC/eabi/ProvisioningBCu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omaprovisioning/provisioning/ProvisioningBC/eabi/ProvisioningBCu.def	Wed Sep 01 12:27:42 2010 +0100
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN13CWPBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
+	_ZTI13CWPBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CWPCodeQueryDialog @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8CWPSaver @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CWPBioControl @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CWPCodeQueryDialog @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8CWPSaver @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI12CWPNameValue @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CWPNameValue @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




