
diff -r b183ec05bd8c -r 19bba8228ff0 remotemgmt_plat/syncml_ds_customization_api/tsrc/devinfextmgmtinterface/def/eabidevinfextmgmtif_testu.def
--- a/remotemgmt_plat/syncml_ds_customization_api/tsrc/devinfextmgmtinterface/def/eabidevinfextmgmtif_testu.def	Tue Aug 31 16:04:06 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
-	_ZTI36CExampleDevInfExtDataContainerPlugin @ 2 NONAME
-	_ZTV36CExampleDevInfExtDataContainerPlugin @ 3 NONAME
-




