
diff -r 13d7c31c74e0 -r b183ec05bd8c fotaapplication/fotaserver/FotaEngine/eabi/fotaengineu.def
--- a/fotaapplication/fotaserver/FotaEngine/eabi/fotaengineu.def	Thu Aug 19 10:44:50 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,27 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN18RFotaEngineSession10LastUpdateER5TTime @ 1 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession14CurrentVersionER6TDes16 @ 2 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession17DownloadAndUpdateEiRK6TDesC8iS2_S2_ @ 3 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession18ExtensionInterfaceE4TUidRPv @ 4 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession19DeleteUpdatePackageEi @ 5 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession19GetUpdatePackageIdsER6TDes16 @ 6 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession22OpenUpdatePackageStoreEiRP12RWriteStream @ 7 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession27IsPackageStoreSizeAvailableEi @ 8 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession29UpdatePackageDownloadCompleteEi @ 9 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession5CloseEv @ 10 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession5OpenLEv @ 11 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession6UpdateEiiRK6TDesC8S2_ @ 12 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession8DownloadEiRK6TDesC8iS2_S2_ @ 13 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession8GetStateEi @ 14 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession9GetResultEi @ 15 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSessionC1Ev @ 16 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSessionC2Ev @ 17 NONAME
-	_ZTI13TDP2StreamBuf @ 18 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18RFotaEngineSession @ 19 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13TDP2StreamBuf @ 20 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18RFotaEngineSession @ 21 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN18RFotaEngineSession17GenericAlertSentLEi @ 22 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession16ScheduledUpdateLE20TFotaScheduledUpdate @ 23 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession17TryResumeDownloadEv @ 24 NONAME
-	_ZN18RFotaEngineSession28GetDownloadUpdatePackageSizeEiRiS0_ @ 25 NONAME
-




