
diff -r 000000000000 -r b497e44ab2fc fotaapplication/fotaserver/FotaEngine/eabi/fotaengineu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/fotaapplication/fotaserver/FotaEngine/eabi/fotaengineu.def	Thu Dec 17 09:07:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,27 @@
+EXPORTS
+	_ZN18RFotaEngineSession10LastUpdateER5TTime @ 1 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession14CurrentVersionER6TDes16 @ 2 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession17DownloadAndUpdateEiRK6TDesC8iS2_S2_ @ 3 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession18ExtensionInterfaceE4TUidRPv @ 4 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession19DeleteUpdatePackageEi @ 5 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession19GetUpdatePackageIdsER6TDes16 @ 6 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession22OpenUpdatePackageStoreEiRP12RWriteStream @ 7 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession27IsPackageStoreSizeAvailableEi @ 8 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession29UpdatePackageDownloadCompleteEi @ 9 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession5CloseEv @ 10 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession5OpenLEv @ 11 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession6UpdateEiiRK6TDesC8S2_ @ 12 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession8DownloadEiRK6TDesC8iS2_S2_ @ 13 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession8GetStateEi @ 14 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession9GetResultEi @ 15 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSessionC1Ev @ 16 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSessionC2Ev @ 17 NONAME
+	_ZTI13TDP2StreamBuf @ 18 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18RFotaEngineSession @ 19 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13TDP2StreamBuf @ 20 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18RFotaEngineSession @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN18RFotaEngineSession17GenericAlertSentLEi @ 22 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession16ScheduledUpdateLE20TFotaScheduledUpdate @ 23 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession17TryResumeDownloadEv @ 24 NONAME
+	_ZN18RFotaEngineSession28GetDownloadUpdatePackageSizeEiRiS0_ @ 25 NONAME
+




