
diff -r 000000000000 -r 14df0fbfcc4e sapi_applicationmanager/tsrc/dev/tappmanprovidernegativetest/eabi/tprovidertestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sapi_applicationmanager/tsrc/dev/tappmanprovidernegativetest/eabi/tprovidertestu.def	Mon Mar 30 12:51:10 2009 +0300
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI17CProviderObserver @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV17CProviderObserver @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




