
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuibluetooth/eabi/btmtmuiU.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuibluetooth/eabi/btmtmuiU.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z20NewBtMtmUiDataLayerLR17CRegisteredMtmDll @ 1 NONAME
-	_Z11NewBtMtmUiLR8CBaseMtmR17CRegisteredMtmDll @ 2 NONAME	
-	_ZTI12CBtMtmUiData @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CBtMtmUi @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CBtMtmUiData @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CBtMtmUi @ 6 NONAME ; #<VT>#
-




