
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuiinfrared/eabi/irmtmuiU.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuiinfrared/eabi/irmtmuiU.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z18NewMtmUiDataLayerLR17CRegisteredMtmDll @ 1 NONAME
-	_Z9NewMtmUiLR8CBaseMtmR17CRegisteredMtmDll @ 2 NONAME
-	_ZTI12CIrMtmUiData @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CIrMtmUi @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CIrMtmUiData @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CIrMtmUi @ 6 NONAME ; #<VT>#
-




