
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexserviceman/obexservicemanserver/bwins/SrcsClientU.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexserviceman/obexservicemanserver/bwins/SrcsClientU.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??0RSrcs@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; RSrcs::RSrcs(void)
-	?Connect@RSrcs@@QAEHXZ @ 2 NONAME ; int RSrcs::Connect(void)
-	?GetDescriptorInfo@RSrcs@@QBEHAAVTSrcsUsbDescriptorInfo@@@Z @ 3 NONAME ; int RSrcs::GetDescriptorInfo(class TSrcsUsbDescriptorInfo &) const
-	?GetIrDAState@RSrcs@@QBEHAAH@Z @ 4 NONAME ; int RSrcs::GetIrDAState(int &) const
-	?ManageBTServices@RSrcs@@QAEHH@Z @ 5 NONAME ; int RSrcs::ManageBTServices(int)
-	?ManageIrDAServices@RSrcs@@QAEHH@Z @ 6 NONAME ; int RSrcs::ManageIrDAServices(int)
-	?SignalL@TSrcsStart@@QAEXXZ @ 7 NONAME ; void TSrcsStart::SignalL(void)
-	?StartThread@@YAHXZ @ 8 NONAME ; int StartThread(void)
-	?StartUSB@RSrcs@@QAEHXZ @ 9 NONAME ; int RSrcs::StartUSB(void)
-	?StopUSB@RSrcs@@QAEHXZ @ 10 NONAME ; int RSrcs::StopUSB(void)
-	?Version@RSrcs@@QBE?AVTVersion@@XZ @ 11 NONAME ; class TVersion RSrcs::Version(void) const
-




