
diff -r 4096754ee773 -r 52a167391590 localconnectivityservice/lcstylustap/tsrc/LcStylusTapTest/Bmarm/LcStylusTapTestU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/localconnectivityservice/lcstylustap/tsrc/LcStylusTapTest/Bmarm/LcStylusTapTestU.DEF	Wed Sep 01 12:20:40 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




