
diff -r 000000000000 -r c3e98f10fcf4 shortlinkconn_plat/obex_service_utils_api/tsrc/EABI/ObexServAPItestU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/shortlinkconn_plat/obex_service_utils_api/tsrc/EABI/ObexServAPItestU.def	Mon Jan 18 21:03:15 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+




