EXPORTS
	NewL__23CAknPictographInterfaceR11CCoeControlR30MAknPictographAnimatorCallBack @ 1 NONAME R3UNUSED ; CAknPictographInterface::NewL(CCoeControl &, MAknPictographAnimatorCallBack &)

